10 mm Raum für die Wire-O-Bindung vorsehen

Titelblatt und Inhaltseiten = 297 x 100 mm + 3 mm Anschnitt rundum

Layoutvorlage bitte wieder aus Ihrer Druckdatei entfernen.

Rückwand inklusive Aufsteller = 297 x 320 mm + 3 mm Anschnitt rundum

18 mm sichtbarer Bereich unterhalb  der Kalenderblätter

Rückwand = 297 x 120 mm + 3 mm Anschnitt rundum

Rückwand ohne Aufsteller: Vorderseite = 297 x 120 mm + 3 mm Anschnitt rundum

18 mm sichtbarer Bereich unterhalb der  Kalenderblätter

Rückwand ohne Aufsteller: Rückseite = 297 x 120 mm + 3 mm Anschnitt rundum